\chapter{Fachschaftsvorstellungen}

Während des Anfangsplenum stellen sich die teilnehmenden Fachschaften vor. Damit
diese Vorstellungen für die Teilnehmenden auch nach der dreißigsten Vorstellung
noch interessant sind, haben sich einige "`Regeln"' etabliert, die das zu
gewährleisten versuchen.

Bereits im Vorfeld der Konferenz verschickt die KIF-Orga überlicherweise
eine Erinnerung ein paar Rahmendaten über die eigene Fachschaft, wie z.\,B. die
Anzahl der vertretenen Studierenden, die Anzahl der Erstsemestrigen oder die
vertretenen Studiengänge in ein Onlinetool einzutragen, aus dem dann Folien für
die Vorstellung der Fachschaften generiert werden. Die Daten, die auf diesen
Folien stehen, brauchen dann von euch nicht im Bericht genannt werden, und sind
trotzdem für alle sichtbar.

Die Orga bemüht sich die Vorstellungen vorher in eine sinnvolle
Reihenfolge zu bringen, z.\,B. indem die Hochschulen eines Bundeslandes oder
einer Stadt nacheinander berichten. So muss nur eine Fachschaft die relevanten
Änderungen in der Landespolitik, wie z.\,B. die Abschaffung von Studiengebühren,
vorstellen und die Berichte werden somit kürzer und für die Zuhörenden
interessanter. Meistens geht auch aus den vorbereiteten Folien hervor, welche
Fachschaft als nächstes dran ist, sodass ihr euch schon bereit machen könnt.

Zu Inhalt und Struktur einer Fachschaftsvorstellung gab es bei der 37,5{.} KIF
einen Arbeitskreis \emph{Richtlinien für Fachschaftvorstellungen im
Anfangsplenum} auf den wir an dieser Stelle für weitere Informationen verweisen
wollen:

\begin{center}
\url{kif.fsinf.de/fs-vorstellung}
\end{center}

Die Erfahrungen der letzten Konferenzen haben auch gezeigt, dass es sich
anbietet, einen Zettel mit Notizen vorzubereiten, damit ihr auch an alle Punkte
denkt, die ihr berichten wollt. Insgesamt sollte eine Fachschaftsvorstellung 3
bis 5 Minuten dauern. Die genaue Zeit, die euch zur Verfügung steht, wird vor
Beginn der Vorstellungen von der Redeleitung angesagt. Haltet euch bitte an die
Zeitbeschränkung.

